\hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h}{}\doxysection{Simulated\+Annealing\+Parameters.\+h File Reference}
\label{SimulatedAnnealingParameters_8h}\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
This graph shows which files directly or indirectly include this file\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=242pt]{SimulatedAnnealingParameters_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
double \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad4facf05130e67eeb802d39511abc713}{S\+A\+\_\+\+Amplitude}} = 0.\+3
\item 
double \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad34e2374994e2776e65dde61b5e4b852}{S\+A\+\_\+\+Temperature\+Initiale}} = .\+5
\item 
double \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_a400344bee919a145134ace2499fdcbc1}{S\+A\+\_\+\+Temperature\+Finale}} = 0.\+01
\item 
double \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_a92181ec3054f402466c01427ab9e4f44}{S\+A\+\_\+\+Taux\+De\+Refroidissement}} = 1.-\/1./2000.
\item 
int \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_a1808b10f2732146fd973ffb20d2e0f5f}{S\+A\+\_\+\+Nb\+Iteration\+IsoT}} = 30
\item 
int \mbox{\hyperlink{SimulatedAnnealingParameters_8h_abddee3634b92ba25d1b8e88639a86f81}{S\+A\+\_\+\+Max\+Rejet}} = 5
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Variable Documentation}
\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad4facf05130e67eeb802d39511abc713}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad4facf05130e67eeb802d39511abc713}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_Amplitude@{SA\_Amplitude}}
\index{SA\_Amplitude@{SA\_Amplitude}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_Amplitude}{SA\_Amplitude}}
{\footnotesize\ttfamily double S\+A\+\_\+\+Amplitude = 0.\+3}

\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_abddee3634b92ba25d1b8e88639a86f81}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_abddee3634b92ba25d1b8e88639a86f81}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_MaxRejet@{SA\_MaxRejet}}
\index{SA\_MaxRejet@{SA\_MaxRejet}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_MaxRejet}{SA\_MaxRejet}}
{\footnotesize\ttfamily int S\+A\+\_\+\+Max\+Rejet = 5}

\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_a1808b10f2732146fd973ffb20d2e0f5f}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_a1808b10f2732146fd973ffb20d2e0f5f}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_NbIterationIsoT@{SA\_NbIterationIsoT}}
\index{SA\_NbIterationIsoT@{SA\_NbIterationIsoT}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_NbIterationIsoT}{SA\_NbIterationIsoT}}
{\footnotesize\ttfamily int S\+A\+\_\+\+Nb\+Iteration\+IsoT = 30}

\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_a92181ec3054f402466c01427ab9e4f44}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_a92181ec3054f402466c01427ab9e4f44}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_TauxDeRefroidissement@{SA\_TauxDeRefroidissement}}
\index{SA\_TauxDeRefroidissement@{SA\_TauxDeRefroidissement}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_TauxDeRefroidissement}{SA\_TauxDeRefroidissement}}
{\footnotesize\ttfamily double S\+A\+\_\+\+Taux\+De\+Refroidissement = 1.-\/1./2000.}

\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_a400344bee919a145134ace2499fdcbc1}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_a400344bee919a145134ace2499fdcbc1}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_TemperatureFinale@{SA\_TemperatureFinale}}
\index{SA\_TemperatureFinale@{SA\_TemperatureFinale}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_TemperatureFinale}{SA\_TemperatureFinale}}
{\footnotesize\ttfamily double S\+A\+\_\+\+Temperature\+Finale = 0.\+01}

\mbox{\Hypertarget{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad34e2374994e2776e65dde61b5e4b852}\label{SimulatedAnnealingParameters_8h_ad34e2374994e2776e65dde61b5e4b852}} 
\index{SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}!SA\_TemperatureInitiale@{SA\_TemperatureInitiale}}
\index{SA\_TemperatureInitiale@{SA\_TemperatureInitiale}!SimulatedAnnealingParameters.h@{SimulatedAnnealingParameters.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SA\_TemperatureInitiale}{SA\_TemperatureInitiale}}
{\footnotesize\ttfamily double S\+A\+\_\+\+Temperature\+Initiale = .\+5}

